ZPE ZKE

SPE SKE

TPE TKE

48.18 9.97

0.92

LW: 0.66 SW: 0.22 KW: 0.04

0.32

LW: 0.24 SW: 0.08 KW: 0.01

2.99

LW: 1.74 SW: 1.12 KW: 0.13

3.62

LW: 1.30 SW: 2.05 KW: 0.27

-1.08

0.25

LW: 0.18 SW: 0.05 KW: 0.01

1.70

LW: 0.46 SW: 1.13 KW: 0.11

0.21

LW: 0.12 SW: 0.08 KW: 0.01

0.02

LW: 0.02 SW: 0.00 KW: 0.00

1.88

LW: 0.51 SW: 1.29 KW: 0.09

0.04

LW: 0.03 SW: 0.01 KW: 0.00

0.01

LW: 0.00 SW: 0.01 KW: 0.00

0.47

LW: 0.11 SW: 0.35 KW: 0.01

3.18

0.06

-0.21

1.59

0.22

1.22

ZPE: Available potential energy of the zonal mean flow ZKE: Kinetic energy of the zonal mean flow SPE: Available potential energy of the stationary waves SKE: Kinetic energy of the stationary waves TPE: Available potential energy of the transient waves TKE: Kinetic energy of the transient waves

LW: Long waves (wavenumber less than 4) SW: Synoptic waves (wavenumber from 4 to 9) KW: Short waves (wavenumber larger than 9)

Units: Reservoirs in 10^5 J/m^2

Conversions in W/m^2

Global Energy Cycle

50-year energy